Copyright: Copyright(C) 1997-2000  Sota


はじめに
   ＦＦＦＴＰ　Ver 1.82

(動作確認環境 Windows 2000, 98, Me, NT(4.0))

ＧＵＩなＦＴＰクライアントツールです。

特徴

☆ファイルリストの部分とファイル転送が別スレッドなので、ファイル転送をしながら新たなファイル操作ができます。

☆漢字コードの変換ができます。

☆漢字のファイル名を扱うことができます。

☆サブディレクトリを含めたファイルの転送ができます。

☆途中までダウンロードしたファイルがあるとき、その続きをダウンロードできます。

☆ファイルの転送を、いつでも中断できます。

☆ミラーリング機能により、ローカル側のファイル構成をそのままホスト側に再現できます。Webページのファイル転送などに便利です。

動作確認環境

FFFTPは以下の環境で動作を確認しています。

Windows 2000

Windows 98

Windows Me

Windows NT(4.0)

Windows 95の環境がないため、Windows 95での動作は確認していません。

お使いの前に

以下の項目は重要です。お読みください。

パスワードの取り扱いについて

漢字のファイル名について


使い方

画面の説明

メールアドレス

ホストへの接続と切断

ファイル一覧

転送モード

ダウンロード

ダウンロードの確認

アップロード

アップロードの確認

ミラーリングアップロード

ミラーリングダウンロード

ファイルを開く

ファイル削除

ファイル名変更

属性変更

フォルダ作成

ブックマーク

ファイルの検索

ファイルの選択

フィルタ

フォルダ同時移動

任意のコマンド

コマンドライン

インポート


画面の説明

ウインドウの各部分は、次の働きをします。

ファイル名が長くて表示しきれない時、カーソルをその場所に移動するとファイル名全体を表示します。

ファイルのアイコンは次のように区別しています。


メールアドレス

メールアドレスを入力してください。

ここで入力したメールアドレスは、anonymous-FTPに接続する時のパスワードとして使用します。

入力したメールアドレスは、環境設定のユーザタブで変更できます。


ホストへの接続と切断

■登録したホストへ接続

接続ボタン [image] を押すと、ホスト一覧ウインドウが表示されます。登録してあるホストを選んで、接続ボタンを押します。

（↑このウインドウは、大きさを変えることができます）

■ホスト名（アドレス）またはURLを入力して接続

クイック接続ボタン [image] を押します。ホスト名（アドレス）またはURL、ユーザ名、パスワード（またはパスフレーズ）を入力します。

URLを入力する時はコマンドラインと同じ形式で指定してください。

接続するホストがホスト一覧に登録されているときは、ホスト一覧に登録されているFireWall、PASVモード、LISTコマンドのみを使用するかどうかの設定を使います。

■コマンドラインでホストを指定して接続

コマンドラインを参照してください。

接続するホストがホスト一覧に登録されているときは、ホスト一覧に登録されているFireWall、PASVモード、LISTコマンドのみを使用するかどうかの設定を使います。

■接続を途中で中止する場合

接続を途中で中止するときは、切断ボタン [image] を押します。

■切断

切断ボタン [image] を押します。


ファイル一覧

ファイル一覧は自動的に表示されます。（ホスト側のファイル一覧は、ホストに接続していない時は表示されません。）

ホスト側のファイル一覧を受信している間、ステータスウインドウに受信状況が表示されます。

ホスト側のファイル一覧の受信が遅い時、受信中止ボタン [image] を押すと中止できます。（タイミングによってはすぐに中止できない場合があります）


転送モード

FTPでファイルを転送する時は、次の２つの転送モードがあります。

ツールバーで設定できます。

また、拡張子などにより自動的に転送モードを切り替えることができます。

　転送１

■アスキー転送モード

メモ帳などでみることのできるファイル（拡張子が .txt、.html など）をアップロード、ダウンロードするときに使用します。

ファイルの改行文字が変換されます。

（アップロード、ダウンロードしたファイルのサイズは、元のファイルのサイズから若干変わります。）

画像ファイルなどは、アスキー転送モードで転送しないでください。画像が正しく表示されなくなります。

■バイナリ転送モード

画像ファイル、実行ファイルなどをアップロード、ダウンロードするときに使用します。


ダウンロード

ホストからローカルへファイルを転送します。

複数のファイル、サブフォルダ以下の全てのファイルをまとめてダウンロードすることもできます。

次のような操作方法があります。

●ダウンロードするファイルを選んで、ダウンロードボタン [image] を押すか、コマンドメニューのダウンロードを選びます。

●ホスト側のファイル一覧から、ローカル側のファイル一覧へドラッグ＆ドロップします。

●ダウンロードする時にファイル名を変えたい時は、コマンドメニューの名前を変えてダウンロードを選び、ファイル名を入力します。

●ファイル一覧に表示されないファイルがある時は、コマンドメニューの名前を指定してダウンロードを選び、ファイル名を入力します。

●ファイルであるはずのものがフォルダとしてファイル一覧に表示されている時は、コマンドメニューのファイルとしてダウンロードを選びます。

ダウンロード中は、状況を示すウインドウが表示されます。

■ダウンロードするファイルの追加

ダウンロード中でも上記のダウンロードの操作を行うことができます。

■ダウンロードの中止

このファイルを中止ボタンを押すと、ダウンロード中のファイルのダウンロードを中止します。複数のファイルをダウンロードしているときは、次のファイルのダウンロードを行ないます。

次以降中止ボタンを押すと、現在ダウンロードしているファイルの次以降のファイルのダウンロードを中止します。（複数のファイルをダウンロードしている時に有効です）

全て中止ボタンを押すと、全てのファイルのダウンロードを中止します。（複数のファイルをダウンロードしている時に有効です）

■ダウンロードの再開（リジューム）

ダウンロードの確認を参照してください。


ダウンロードの確認

ダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがローカル側にあるときは、ダウンロードの確認ウインドウが表示されます。

オプションの操作のダウンロード時の設定が上書きの時は、確認ウインドウを表示せずに、つねに上書きします。

■上書き

ファイルを上書きします。

■新しければ上書き

ファイルの日付を比較し、ホストのファイルのほうが新しければダウンロードします。

■再開（リジューム）

途中までダウンロードしたファイルがあるとき、その続きをダウンロードします。

アスキーモードでダウンロードするときは、リジュームはできません。

※ホストによってはリジュームに対応していない場合があります。

■ダウンロードしない

ローカル側に同じ名前のファイルがあるときは、ダウンロードしません。

■ファイル名を変更する

ファイル名を変更して上書きを押すことにより、違う名前でダウンロードできます。

■以降全て

これ以降、ダウンロードするファイルと同じ名前のファイルがローカル側にあっても、確認をせずに、同じ方法で処理します。


アップロード

ローカルからホストへファイルを転送します。

複数のファイル、サブフォルダ以下の全てのファイルをまとめてアップロードすることもできます。

次のような操作方法があります。

●アップロードするファイルを選んで、アップロードボタン [image] を押すか、コマンドメニューのアップロードを選びます。

●ローカル側のファイル一覧から、ホスト側のファイル一覧へドラッグ＆ドロップします。

●エクスプローラなどから、ホスト側のファイル一覧へドラッグ＆ドロップします。

●アップロードする時にファイル名を変えたい時は、コマンドメニューの名前を変えてアップロードを選び、ファイル名を入力します。

アップロード中は、状況を示すウインドウが表示されます。

■アップロードするファイルの追加

アップロード中に、ファイルリストのファイルを選んでアップロードボタン [image] を押します。

■アップロードの中止

このファイルを中止ボタンを押すと、アップロード中のファイルのアップロードを中止します。複数のファイルをアップロードしているときは、次のファイルのアップロードを行ないます。

次以降中止ボタンを押すと、現在アップロードしているファイルの次以降のファイルのアップロードを中止します。（複数のファイルをアップロードしている時に有効です）

全て中止ボタンを押すと、全てのファイルのアップロードを中止します。（複数のファイルをアップロードしている時に有効です）


アップロードの確認

アップロードするファイルと同じ名前のファイルがホスト側にあるときは、アップロードの確認ウインドウが表示されます。

オプションの操作のアップロード時の設定が上書きの時は、確認ウインドウを表示せずに、つねに上書きします。

■上書き

ファイルを上書きします。

■新しければ上書き

ファイルの日付を比較し、ローカル側のファイルのほうが新しければアップロードします。

■再開（リジューム）

途中までアップロードしたファイルがあるとき、その続きをアップロードします。

アスキーモードでアップロードするときは、リジュームはできません。

※ホストによってはリジュームに対応していない場合があります。

■ホストが名前を付ける

アップロードするファイルの名前をホストが決定します。

例） sample.txt → sample.txt.1

■アップロードしない

ホスト側に同じ名前のファイルがあるときは、アップロードしません。

■ファイル名を変更する

ファイル名を変更して上書きを押すことにより、違う名前でアップロードできます。

■以降全て

これ以降、アップロードするファイルと同じ名前のファイルがホスト側にあっても、確認をせずに、同じ方法で処理します。


ミラーリングアップロード

ローカル側のファイル／フォルダ内容を、サブフォルダを含めてホスト側に再現します。ローカル側とホスト側のファイル／フォルダ構成が同じになります。

※ミラーリングアップロードはファイルの削除も行います。十分にご注意ください。

ミラーリングアップロードの処理について

ミラーリングアップロードは、以下の処理を行います。

(1) ホスト側のみに有るファイル／フォルダを削除する。（サブフォルダ内のファイルを含む）

(2) ローカル側のみに有る、あるいはローカル側のほうが新しいファイルをアップロードする。（サブフォルダを含む）

※ミラーリングアップロードでは、表示しているフォルダ以下の全てのファイルが処理の対象となります。ファイル一覧ウインドウでのファイルの選択は意味を持ちません。

※オプション設定のミラーリングで、アップロードしないファイル、ホストから削除しないファイルを指定することができます。

使い方

(1) ローカル側、ホスト側ともに、ミラーリングしたいフォルダを表示します。

(2) コマンドメニューのミラーリングアップロードを選びます。ミラーリングアップロードボタン [image] も同じ働きです。

(3)確認ウインドウが表示されます。

(4)処理内容表示ボタンを押すと、ミラーリングで削除するファイル、アップロードするファイルの一覧を表示します。

　　（↑このウインドウは、大きさを変えることができます）

この一覧から項目を取り除くと、取り除いた処理は行いません。削除したくないファイル、アップロードしたくないファイルが含まれている時に使用します。


ミラーリングダウンロード

ホスト側のファイル／フォルダ内容を、サブフォルダを含めてローカル側に再現します。ホスト側とローカル側のファイル／フォルダ構成が同じになります。

※ミラーリングダウンロードはファイルの削除も行います。十分にご注意ください。

ミラーリングダウンロードの処理について

(1) ローカル側のみに有るファイル／フォルダを削除する。（サブフォルダ内のファイルを含む）

(2) ホスト側のみに有る、あるいはホスト側のほうが新しいファイルをダウンロードする。（サブフォルダを含む）

※ミラーリングダウンロードでは、表示しているフォルダ以下の全てのファイルが処理の対象となります。ファイル一覧ウインドウでのファイルの選択は意味を持ちません。

※オプション設定のミラーリングで、ダウンロードしないファイル、ローカルから削除しないファイルを指定することができます。

ミラーリングダウンロードは、ミラーリングアップロードのローカルとホストの関係を逆にしたものです。詳細はミラーリングアップロードを参照してください。

使い方

(1) ローカル側、ホスト側ともに、ミラーリングしたいフォルダを表示します。

(2) コマンドメニューのミラーリングダウンロードを選びます。

(3)確認ウインドウが表示されます。

(4)処理内容表示へ進むボタンを押すと、ミラーリングで削除するファイル、アップロードするファイルの一覧を表示します。

　　（↑このウインドウは、大きさを変えることができます）

この一覧から項目を取り除くと、取り除いた処理は行いません。削除したくないファイル、ダウンロードしたくないファイルが含まれている時に使用します。


ファイルを開く

ファイル一覧に表示されているファイル名をダブルクリックした時、またはマウスの右ボタンメニューで開くを選ぶと、そのファイル内容を表示することができます。

ホスト側のファイルを開く時は、いったん作業用フォルダにファイルをダウンロードし、その内容を表示します。ダウンロード中は、ステータスウインドウに状況を表示します。

ダウンロードが遅い時は、受信中止ボタン [image] を押して中止することができます。


ファイル削除

削除するファイルを選んで、削除ボタン [image] を押します。

削除は、複数のファイルを選べるほか、サブディレクトリ以下の全てのファイルをまとめて行なうことができます。


ファイル名変更

名前を変更するファイルを選んで、名前変更ボタン [image] を押します。

名前変更は、複数のファイルをまとめて行なうことができます。


属性変更

属性（パーミッション）を変更するファイルを選んで、コマンドメニューの属性変更を選びます。

属性の変更は "SITE CHMOD" コマンドを使用します。ホストがサポートする属性変更コマンドが違う時は、ホストの登録－高度で、使用する属性変更コマンドを設定してください。

ホストによってはFTPでの属性変更をサポートしていない場合があります。

FTPでの属性変更のコマンドは、unixのシェルで使用するコマンド（chmod等）と同じではありません。

属性変更は、複数のファイルをまとめて行なうことができます。

環境設定の転送３で、アップロードするファイルの属性をあらかじめ設定しておくこともできます。


フォルダ作成

フォルダ作成ボタン [image] を押し、フォルダ名を入力してください。


ブックマーク

ローカル側、リモート側のフォルダをブックマークに登録できます。

ブックマークは接続しているホスト毎に設定できます。

接続していない時は、ブックマークは使えません。

■ブックマークに登録

ブックマークメニューの追加を選ぶと、現在のフォルダがブックマークに登録されます。

■ブックマークを使う

ブックマークメニューで表示されるフォルダを選ぶと、そのフォルダに移動します。

■ブックマークを編集する

ブックマークメニューの編集を選ぶと、ブックマークの一覧ウインドウが表示されます。

（↑このウインドウは、大きさを変えることができます）

ここでは、登録の追加、削除、変更、並べ変えができます。

追加、変更ボタンを押すと、次のウインドウを表示します。

フォルダは、ローカル側、ホスト側のどちらか片方、または両方を指定してください。


ファイルの検索

一覧表示されている中から、指定のファイルを検索することができます。

表示メニューの検索を選び、検索するファイル名を入力してください。

次のファイルを検索するときは、表示メニューの次を検索を選んでください。

ファイル名の大文字／小文字は区別されません。

■ワイルドカードを使った検索

ファイル名に、次のワイルドカードを含めることができます。

* …… 任意の０文字以上の文字列にマッチします。

? …… 任意の１文字にマッチします。

■正規表現を使った検索

検索文字列を入力する際に、正規表現にチェックマークを付けてください。

ファイル名に、次のメタキャラクタが使用できます。

[] …… キャラクタクラス

() …… パターンをグループ化する

^  …… ファイル名の先頭

$  …… ファイル名の末尾

.  …… 任意の１文字

*  …… 直前のパターンの０回以上の繰り返し

+  …… 直前のパターンの１回以上の繰り返し

?  …… 直前のパターンが０回、または１回現れる

|  …… パターンの論理和（ＯＲ）

jre32.dllが必要です。


ファイルの選択

一覧表示されている中から、複数のファイルをまとめて選択することができます。

■ファイル名を指定して選択

表示メニューの選択を選んでください。

ファイル名とその他の選択条件を指定してください。

ファイル名の指定方法は、ファイルの検索と同様に行います。

■ローカル側のファイルを選ぶ時の選択条件

ホストのほうが新しいファイルは除外

ホストにある同じ名前のファイルと日付を比較し、ホストにあるファイルのほうが新しい場合は選択しません。

ホストに同じ名前のファイルが無いファイルは選択されます。

ホストのほうが古いファイルは除外

ホストにある同じ名前のファイルと日付を比較し、ホストにあるファイルのほうが古い場合は選択しません。

ホストに同じ名前のファイルが無いファイルは選択されます。

ホストに既にあるファイルは除外

ホストに同じ名前のファイルがある時は選択しません。

■ホスト側のファイルを選ぶ時の選択条件

ローカルのほうが新しいファイルは除外

ローカルにある同じ名前のファイルと日付を比較し、ローカルにあるファイルのほうが新しい場合は選択しません。

ローカルに同じ名前のファイルが無いファイルは選択されます。

ローカルのほうが古いファイルは除外

ローカルにある同じ名前のファイルと日付を比較し、ローカルにあるファイルのほうが古い場合は選択しません。

ローカルに同じ名前のファイルが無いファイルは選択されます。

ローカルに既にあるファイルは除外

ローカルに同じ名前のファイルがある時は選択しません。

■全てのファイルを選択

表示メニューの全選択／解除を選んでください。


フィルタ

フィルタを使うと、表示するファイルを限定することができます。

フィルタはワイルドカードを使うことができます。

複数のフィルタを使用するときは ; (セミコロン）で区切って書きます。

例）

 *.html        → 拡張子が .html のファイルのみ表示します。

 *.html;x*  → 拡張子が .html のファイルと、ファイル名が x で始まるファイルのみ表示します。

全表示ボタンを押すと、全てのファイルを表示する設定に戻ります。

フィルタの設定は、FFFTPのタイトルバーに表示します。

フィルタの設定は転送するファイルにも影響します。

サブフォルダを含めて転送する場合、サブフォルダの中に a.html と b.gif の２つのファイルがあるとき、フィルタが *.html と指定されているときは a.html だけが転送されます。

フィルタの設定は保存しません。


フォルダ同時移動

ローカル側、ホスト側の両方に同じ名前のフォルダがある時、両方のフォルダの移動を同時に行います。

下の画面の、 [image] で示される部分（フォルダ名のダブルクリック、または一つ上のフォルダへの移動）でフォルダ移動をする時に動作します。で示される部分では動作しません。


任意のコマンド

●「任意のコマンド」で使えるコマンド

DELE  RMD   MKD   PWD   RNFR

RNTO  SITE  ALLO  STAT  SYST

HELP  NOOP

●「任意のコマンド」使えないコマンド／使わないほうがよいコマンド

USER  PASS  ACCT  CWD   CDUP

SMNT  REIN  QUIT  PORT  PASV

TYPE  STRU  MODE  RETR  STOR

STOU  APPE  REST  ABOR  LIST

NLST


コマンドライン

コマンドラインにホスト名やファイル名を指定して、FFFTP起動後直ちにホストへの接続、ファイルのダウンロードを行うことができます。

●登録してあるホストの設定名を指定する方法

接続するホストがホスト一覧に登録してある時は、その名前を指定して接続できます。

また、接続後にミラーリングアップロードを開始することができます。

次の書式で指定してください。[ ]で囲まれた部分は省略可能です。

-s 設定名 [[-m | -d] [-f] [-q]]

次のオプションが指定できます。

-s または --set        ＝ 接続するホストの設定名を指定する

-m または --mirror     ＝ 接続後ミラーリングアップロードを行う

-d または --mirrordown ＝ 接続後ミラーリングダウンロードを行う

-f または --force      ＝ ミラーリング開始の確認をしない

-q または --quit       ＝ ミラーリング終了後、FFFTPを閉じる

使用例

■設定済みのホスト"My Home Page"に接続し、ミラーリングアップロードを開始する。

  -sと設定名の間には空白が必要です。

-s "My Home Page" -m

●ホスト名、URLを指定する方法

接続するホスト名、URLなどを指定して接続できます。

次の書式で指定してください。[ ]で囲まれた部分は省略可能です。

[ftp://][[userID][:password]@]hostname[:][port#][filename]

次のオプションが指定できます。

-e または --euc     ＝ ホストの漢字コードはEUC

-j または --jis     ＝ ホストの漢字コードはJIS

-k または --kana    ＝ 半角カナを全角に変換しない

-u または --eucname ＝ ホストのファイル名の漢字コードはEUC

-i または --jisname ＝ ホストのファイル名の漢字コードはJIS

-a または --ascii   ＝ アスキーモードで転送

-b または --binary  ＝ バイナリモードで転送

-x または --auto    ＝ ファイル名でアスキー／バイナリモードを切替えて転送

-q または --quit    ＝ ファイル転送終了後、FFFTPを閉じる

使用例

■ホスト"host.co.jp"のポート69に、ユーザ名"sota"、パスワード"password"でログインし、"/pub/readme.txt"をダウンロードする。

ftp://sota:password@host.co.jp:69/pub/readme.txt

■最初の"ftp://"や、ホスト名の後ろの":"は無くても良い。

sota:password@host.co.jp/pub/readme.txt

■ホスト"host.co.jp"に、ユーザ名"sota"でログインし、"/pub/readme.txt"をダウンロードする。（パスワードが必要なら後で聞いてきます）

ftp://sota@host.co.jp/pub/readme.txt

■ホスト"host.co.jp"に、anonymousでログインし、"/pub/readme.txt"をダウンロードする。

ftp://host.co.jp/pub/readme.txt

■ホスト"host.co.jp"に、anonymousでログインし、"/pub"にディレクトリを移動する。

ftp://host.co.jp/pub/

■ホスト"host.co.jp"に、anonymousでログインする。

host.co.jp

●その他のオプション

-h または --help   ＝ この画面を表示する

--saveoff          ＝ 今後、設定を変更しても保存しないようにする

                     （毎回 --saveoff を指定する必要はありません）

--saveon           ＝ --saveoff を解除する

-n または --ini    ＝ -nのあとに指定したINIファイルの設定で起動する

                      (指定しない場合は、FFFTP.exeと同じフォルダのFFFTP.iniを使用)

                      INIファイルは必ずフルパスで指定してください。

                      -nとINIファイル名の間には空白が必要です。

                      (使用例：-n "c:\tool\ffftp-set2.ini")


インポート

WS_FTPの設定ファイル( WS_FTP.INI）から、ホストの設定をインポートできます。

接続メニューのインポート－WS_FTPを選びます。ファイルの選択画面で、WS_FTP.INIを選びます。

anonymous-FTP以外のパスワードはインポートしません。インポートした後パスワードを設定してください。anonymous-FTPの場合はメールアドレスをパスワードとして使用します。

WS_FTP.INIファイルは、以下のような内容です。

[Host Name]

HOST=xxx.yyy.com

UID=sota

LOCDIR=c:\download

DIR=/pub

PASVMODE=1                         （値は 0 または 1）

FIREWALL=1                         （値は 0 または 1）

[Host Name 2]

HOST=xxx.yyy.zzz.com

　　：

　　：

☆ WS_FTPは Ipswitch, Inc. のFTPクライアントソフトです。


ホストの登録

ホスト一覧

基本

拡張

文字コード

ダイアルアップ

高度


ホスト一覧

ホストの設定、並べ替えなどを行います。

（↑このウインドウは、大きさを変えることができます）

■接続

選んだホストへ接続します。

グループ名を選んでいるときは、接続はできません。

■新規ホスト

新しいホストを追加します。

ホストへ接続中は、新規ホストの追加はできません。

■新規グループ

新しいグループを追加します。

ホストへ接続中は、新規グループの追加はできません。

■設定変更

ホストの設定を変更します。

グループ名を選んでいるときは、グループ名を変更します。

■コピー

ホストの設定をコピーします。

グループ名を選んでいるときは、ホストへ接続中はコピーはできません。

■削除

ホストの設定を削除します。

グループ名を選んでいるときは、そのグループ内にある全てのホストの設定を削除します。

ホストへ接続中は、削除はできません。

■↑　↓

ホスト名、グループ名を並べ替えます。

グループを移動するときは、グループ内の全てのホストもあわせて移動します。

ホストはグループをまたいで移動できます。

ホストの設定が左の図のようなとき、Host0を選んで↓を押すと、右の図の番号の位置に順次移動します。↑で逆順に移動します。

ホストへ接続中は、並べ替えはできません。


基本

接続メニューのホスト設定でホスト一覧ウインドウを表示し、新規登録ボタンを押して押すと設定ウインドウを表示します。

ここで、ホストの設定を行ないます。

■タイトル

ホスト一覧画面に表示するタイトルを入力します。

■ホスト名（アドレス）

ホスト名（アドレス）を入力します。

■ユーザ名

ログインユーザ名を入力します。Anonymousでログインするときは、anonymousボックスをクリックすると、ユーザ名とパスワードがセットされます。パスワードがセットされないときは、ユーザ設定でユーザのメールアドレスを設定してください。

ユーザ名を入力しないでおくと、接続時にユーザ名をたずねます。

■パスワード/パスフレーズ

パスワード（またはパスフレーズ）を入力します。パスワードは * で表示されます。

パスワードを入力しないでおくと、接続時にパスワードをたずねます。

空のパスワードをホストに送りたい時は、スペースを１文字だけ入力しておいてください。

■ローカルの初期フォルダ

ログイン時のローカル側のフォルダを入力します。

■ホストの初期フォルダ

ログイン時のホスト側のフォルダを入力します。

■現在のフォルダ

ホストに接続しているとき、現在のフォルダをログイン時のフォルダに設定します。

■最後にアクセスしたフォルダを初期フォルダとする

以前にホストに接続した時に最後にアクセスしたフォルダを初期フォルダにします。


拡張

■FireWallを使う

ホストへの接続にFireWallを使います。

■PASVモードを使う

ファイル転送をPASVモードで行います。

通常PASVモードは使用しませんが、転送がうまくいかないときに使用してみてください。

■フォルダ同時移動を使う

フォルダ同時移動を行うかどうかの初期状態を設定します。

ホストに接続後は、コマンドメニューがツールバーで一時的に設定を変更できます。

■ポート番号

ホストのポート番号を設定します。標準は21です。

■アカウント

ログインするのにアカウントが必要な時に、アカウントを入力してください。

おおかたのホストでは必要ありません。

■ホストのタイムゾーン

ホストが、ファイルの日付／時間を、どのタイムゾーンで出力するかを設定します。これにより、ファイルの日付を日本時間で表示することができます。

ホストがファイルの日付／時間を日本時間で出力する時は GMT+9:00(日本) に設定します。また、グリニッジ標準時間の時は GMT に設定します。

日付を日本時間に変換したくない時は、GMT+9:00(日本) に設定してください。

■セキュリティ

ワンタイムパスワードの設定をします。通常は自動認識に設定してください。

ワンタイムパスワードの形式をFFFTPが間違って認識していると思われる時は、使用している形式を設定してください。MD4(S/KEY)、MD5, SHA-1のいずれかを選ぶことができます。

ワンタイムパスワードはホストが対応していないと使用できません。

■接続時にホストに送るコマンド

ホストへの接続が完了した直後に送るコマンドを指定します。

通常は何も指定する必要はありません。


文字コード

■ホストの漢字コード

ホスト側の漢字コードを設定します。

ローカル側の漢字コードは SHIFT-JIS コードです。

アスキーモードでファイルを転送するとき、漢字コードを変換して転送します。

バイナリモードでファイルを転送するときは、漢字コードの変換は行いません。

JISコードの詳細はJIS漢字コードについてを見てください。

■半角カナを全角に変換

ホストの漢字コードが EUC、JIS の場合に、半角カナを全角に変換します。

EUC、JIS以外の時は、半角カナのままになります。

JISコードの詳細はJIS漢字コードについてを見てください。

■ファイル名の漢字コード

ホスト側のファイル名の漢字コードを設定します。

詳しくは、漢字のファイル名についてを見てください。

■半角カナを全角に変換

ホストのファイル名の漢字コードが EUC、JIS の場合に、半角カナを全角に変換します。

EUC、JIS以外の時は、半角カナのままになります。

JISコードの詳細はJIS漢字コードについてを見てください。


ダイアルアップ

■ダイアルアップで接続する

ホストへ接続する前にダイアルアップ接続をします。

接続する電話帳エントリを指定してください。

■接続する電話帳エントリ

ダイアルアップの接続先を指定します。

■別のエントリへ接続中でも上記へ接続しなおす

他のダイアルアップ先へ接続している場合に、その接続を切って、接続する電話帳エントリで指定した先へ接続しなおします。

■接続しなおす際に確認する

ダイアルアップを接続しなおす時に、確認を行います。

現在の接続を切りたくない場合は、確認ウインドウで現在の接続を保持ボタンを押してください。


高度

ホストへの接続、ファイル一覧、アップロード、ダウンロードなどに問題が起きた時にのみ設定を変更してください。

■LISTコマンドでファイル一覧を取得

ホストのファイル一覧を取得するとき、"LIST"コマンドを使用します。

通常は "NLST -alL" コマンドを使用しています。

■NLST -R を使って高速に再帰検索

サブフォルダを含むファイルのダウンロードやミラーリングアップロードを行う時に、"NLST -alLR" コマンドを使って、ファイル一覧を高速に取得します。

サブフォルダを含むファイルのダウンロードやミラーリングアップロードがうまくいかない時は、この項目のチェックマークを外してみてください。

■フルパスでファイルをアクセスしない

フルパスは /home/sota/public_html/index.html のように、フォルダ名＋ファイル名の形式です。この形式ではファイル名と、そのファイルのある場所を一度に指定できますが、ホストによってはこの形式でアクセスできない場合があります。

そのような時は、この設定を変更してください。

■属性変更コマンド

ファイルの属性を変更するときに使用するコマンドを設定します。標準は"SITE CHMOD"コマンドを使用します。

■ホストの種類

ホストの種類を設定します。

自動認識

通常はこの設定で使用します。

ACOS

待機結合ファイルを指定する必要のあるACOSに接続する時に指定します。待機結合ファイルは、NLSTファイル名／オプションの部分で指定します。

ACOSモードでは、いくつかの機能が使えません。

VAX VMS

VAXに接続する時に指定します。

IRMX

IRMXに接続する時に指定します。

ACOS-4

ACOSモードとほぼ同じですが、ファイル名を（）で括らないようにします。

NLSTファイル名／オプションの項目は、通常は空白にしておいてください。

Stratus

Stratusに接続する時に指定します。

Stratusでは、ファイルの種類（stm,seqなど）をオーナ名の欄に表示します。

■NLSTファイル名／オプション

ホスト側のファイル一覧を取得する時のNLSTコマンドに付加するオプション、ファイル名を設定します。

ホストがACOSの時は、待機結合ファイル名をここで指定してください。


メニュー

接続

コマンド

ブックマーク

表示

ツール

オプション

ヘルプ


接続

■接続

登録してあるホストに接続します。

接続ボタン [image] も同じ働きです。

ホストへの接続と切断の項目もご覧ください。

■クイック接続

ホスト名を入力してホストに接続します。

クイック接続ボタン [image] も同じ働きです。

ホストへの接続と切断の項目もご覧ください。

■切断

ホストから切断します。

切断ボタン [image] も同じ働きです。

■ホスト設定

ホストを登録します。

■インポート

WS_FTPのホスト設定をFFFTPに取り込みます。

■終了

FFFTPを終了します。


コマンド

■ダウンロード

ホスト側からローカル側へファイルをダウンロードします。

ダウンロードボタン [image] も同じ働きです。

ダウンロードの項目、ダウンロードの確認の項目もご覧ください。

■アップロード

ローカル側からホスト側へファイルをアップロードします。

アップロードボタン [image] も同じ働きです。

アップロードの項目、アップロードの確認の項目もご覧ください。

■名前を変えてダウンロード

ホスト側にあるファイルを別の名前でダウンロードします。

※ホスト側にあるファイルの名前は変わりません。

■名前を変えてアップロード

ローカル側にあるファイルを別の名前でアップロードします。

※ローカル側にあるファイルの名前は変わりません。

■名前を指定してダウンロード

ホスト側にあるファイルの名前を入力してダウンロードします。

なんらかの理由で、ファイル一覧にファイル名が表示されていない時に使用します。

■ファイルとしてダウンロード

ファイルであるはずのものがフォルダとして表示されている時、ファイルとみなしてダウンロードします。

※FFFTPのファイル名の解析がうまくいかない時に、上記の現象が出る場合があります。

■ミラーリングアップロード

ミラーリングアップロードを行ないます。

ミラーリングアップロードボタン [image] も同じ働きです。

詳細はミラーリングアップロードの項目をご覧ください。

■ファイル容量計算

ファイルの容量（サイズ）を計算します。

■ミラーリングダウンロード

ミラーリングダウンロードを行ないます。

詳細はミラーリングダウンロードの項目をご覧ください。

■削除

ファイル、フォルダを削除します。

削除ボタン [image] も同じ働きです。

ファイル削除の項目もご覧ください。

■名前変更

ファイル、フォルダの名前を変更します。

名前変更ボタン [image] も同じ働きです。

ファイル名変更の項目もご覧ください。

■属性変更

ファイルの属性（パーミッション）を変更します。

属性変更の項目もご覧ください。

■フォルダ作成

フォルダを作成します。

フォルダ作成ボタン [image] も同じ働きです。

フォルダ作成の項目もご覧ください。

■任意のコマンド

任意のコマンドをホストに送ります。

任意のコマンドの項目もご覧ください。

■フォルダ同時移動

フォルダ同時移動を行なうかどうかを選びます。

フォルダ同時移動ボタン [image] も同じ働きです。

フォルダ同時移動の項目もご覧ください。


ブックマーク

ブックマークはホスト毎に記憶します。

ホストに接続していない時は使用できません。

■追加－ホスト側

ホスト側の現在のフォルダ名をブックマークに追加します。

■追加－ローカル側

ローカル側の現在のフォルダ名をブックマークに登録します。

■追加－両方

ホスト側、ローカル側両方のフォルダ名をブックマークに登録します。

■編集

ブックマークの編集を行ないます。

ブックマークの項目もご覧ください。


表示

■フィルタ

ファイル一覧ウインドウに表示するファイルを絞りこむことができます。

フィルタの設定は、ローカル側、ホスト側両方に同時に行ないます。

フィルタの項目もご覧ください。

■検索

ファイル一覧に表示されているファイル名を検索します。

ローカル側、ホスト側どちらか片方が対象となります。

ファイルの検索の項目もご覧ください。

■次を検索

検索で見つかったファイル名の次の候補を検索します。

■選択

ファイル一覧に表示されているファイルを、一括して選択します。

ローカル側、ホスト側どちらか片方が対象となります。

ファイルの選択の項目もご覧ください。

■全選択／解除

ファイル一覧に表示されているファイルを全て選択します。

２回目の実行で、全ての選択を解除します。

ローカル側、ホスト側どちらか片方が対象となります。

■形式

ファイル一覧を、一覧表示で行なうか詳細表示で行なうかを選ぶことができます。

一覧ボタン [image] と、詳細ボタン [image] で選ぶ事もできます。

■ソート

ファイル一覧に表示されているファイルを並び順を選択します。

ソートの項目もご覧ください。

■．で始まるファイルを表示

ファイル名の先頭が．（ドット）で始まるファイルを表示するかどうかを選びます。

■ファイル一覧をビューワで表示

ファイル一覧の内容をビューワで表示します。

表示される内容は、ホストから送られてきたファイル一覧情報そのままです。

■処理内容をビューワで表示

処理内容をビューワで表示します。

処理内容は、３分割されたFFFTPのウインドウのうち下側のウインドウに表示されているものです。

■最新の情報に更新

ファイル一覧の内容を更新します。

表示を更新ボタン [image] も同じ働きです。


ツール

■ワンタイムパスワードの計算

ワンタイムパスワードは、一般的なプロバイダ等では使用していません。

チャレンジ文字列、パスフレーズをもとにワンタイムパスワードを計算します。

FFFTPでホストにログインする時は、ワンタイムパスワードが使われていることを検出して、自動的にワンタイムパスワードを計算しますので、このツールで計算する必要はありません。

詳しい使い方はワンタイムパスワードの計算の項目をご覧ください。


オプション

■環境設定

各種の設定を行ないます。

詳細は環境設定の項目をご覧ください。


ヘルプ

■目次

このヘルプの目次を表示します。

■問題が起きた時には

よく起こる問題と解決方法を表示します。

■FFFTPについて

FFFTPのバージョン情報等を表示します。

■その他

FFFTPの設定を消去する事ができます。

設定の消去は、アンインストールする時にのみ使用してください。


環境設定

ユーザ

転送１

転送２

転送３

ミラーリング

操作

表示

接続/切断

FireWall

ツール

サウンド

その他


ユーザ

■メールアドレス

メールアドレスを入力してください。

メールアドレスは anonymous - FTP のパスワードとして使用します。


転送１

■転送モード

アップロード、ダウンロードを、アスキー転送モードで行なうか、バイナリ転送モードで行なうかを設定します。

ファイル名で切替えでは、転送するファイルのファイル名によって転送モードを切替えることができます。アスキー転送モードのファイル名を指定してください。

アスキー転送モードボタン [image] 、バイナリ転送モードボタン [image] 、ファイル名で転送モード切替えボタン [image] で選ぶこともできます。この方法で選んだ設定は保存されません。設定を保存したいときは、オプション設定ウインドウで設定してください。

■アスキーモードのファイル名

転送モードがファイル名で切替えのときに、アスキーモードで転送するファイルのファイル名を指定します。ワイルドカードを使用できます。

■アスキーモードでアップロード時、EOF(Ctrl-Z)を取り除く

アップロードする文書ファイルのEOFコードを取り除きます。

ファイルの途中にEOFコードがある時、アップロードする文書はEOFまでになります。

■ダウンロードするファイルのタイムスタンプを維持

ダウンロードしたファイルのタイムスタンプを、ホストの日付に合わせます。

■ファイル名のセミコロン以降は取り除いてダウンロード

ホスト側のファイル名にセミコロン（；）が含まれている時、それ以降は取り除いたファイル名でダウンロードします。

VAX VMSの履歴番号を取り除く時に使用できます。

例）　ホスト側： SAMPLE.TXT;12　→　ローカル側： SAMPLE.TXT


転送２

■ファイル名の変更

ファイルのダウンロード、アップロードを行うときに、ファイル名を小文字、または大文字に変換することができます。

この設定はミラーリングアップロードの時は使用しません。ミラーリングアップロードの時の設定は、ミラーリングで設定します。

■ネットワークタイムアウト時間

コマンドに対するリプライの待ち時間を秒単位で設定します。

０にすると、タイムアウトしないようにします。（ただし、FFFTPはタイムアウトを計測しませんが、ホストがタイムアウトすることはあります。）

■デフォルトのローカルフォルダ

プログラム起動時のローカルフォルダを指定します。

コマンドラインでファイル名を指定してファイルをダウンロードするときは、ここで指定したフォルダにダウンロードされます。


転送３

■アップロードするファイルの属性

ファイルの属性をあらかじめ指定しておくことにより、アップロードしたファイルの属性が指定の値になります。

追加ボタンを押すと、次のようなウインドウが表示されます。

ファイル名と、属性を指定してください。

■アップロード時に作成するフォルダの属性を指定する

アップロード時にホスト側に作成するフォルダの属性をあらかじめ指定できます。

属性を指定してください。


ミラーリング

ミラーリングに関する設定を行ないます。

■転送しないファイル名

ローカル側にあるファイル／フォルダのうち、ホスト側へアップロードしないファイル名／フォルダ名を指定します。

ここで指定されたファイル名のファイルが既にホスト側にある場合、そのファイルはホストから削除されます。

■削除しないファイル名

ローカル側に無いけれどもホストから削除しないファイル名／フォルダ名を指定します。

ミラーリングアップロードでは、ローカル側に無いファイルはホストから削除しますが、ここで指定されたファイルは削除しません。

■ファイル名を小文字にして転送

ファイル名、フォルダ名を小文字に変更して転送します。


操作

■同じ名前のファイルがある時

アップロード、ダウンロードを行なう際に、同じ名前のファイルがあったときの扱いを設定します。

■ダウンロード時

常に上書きを行なうか、その都度確認のウインドウを出すかのどちらかから選びます。

■アップロード時

常に上書きを行なうか、その都度確認のウインドウを出すかのどちらかから選びます。

確認ウインドウを表示するときは、必要に応じてファイル一覧をホストから取り寄せるため、そのぶん時間がかかります。

■マウスのダブルクリックの動作

マウスでファイル名をダブルクリックしたとき、「開く」の動作をするか「ダウンロード｣の動作をするかを設定します。


表示

■フォント

ファイルリストと、ホスト名一覧ダイアログで使用するフォントを設定します。

■隠し属性のファイル、フォルダは表示しない

ローカル側のファイルで隠し属性になっているファイルは、ファイル一覧に表示しないようにします。この場合、ミラーリングアップロードなどでもアップロードしなくなります。

※ファイルのプロパティで隠し属性ファイルを見たところ。


接続/切断

■起動時に接続ダイアログを表示

プログラム起動時に、接続のためのホスト一覧ウインドウを表示します。

■接続ダイアログでホストの設定も行う

接続ボタン [image] を押した時、あるいは接続メニューの接続を行った時に、ホストの設定もできるホスト一覧ダイアログを表示します。

チェックマークを外すと、簡易版のダイアログを表示します。

■プログラム終了時にダイアルアップ(RAS)を切断する

プログラムを終了する時にダイアルアップ接続を切断します。

■ダイアルアップ(RAS)切断の確認を行う

ダイアルアップ接続の切断をするかどうかの確認を行います。

■接続ホストのヒストリ個数

今までに接続したホストのヒストリをいくつ表示するかを設定します。

ヒストリは、表示メニューとクイック接続のウインドウに表示されます。

■接続ホストのヒストリにパスワードも記憶する

接続したホストのヒストリにパスワードも記憶します。

接続する際にパスワードを入力する必要がなくなりますが、１台のPCを複数人で使う場合などは、セキュリティを保つために記憶しないようにしてください。

■クイック接続はanonymous-FTPを基本とする

クイック接続のウインドウのユーザ名にanonymousを、パスワードにメールアドレスをあらかじめ入力しておくかどうかを選びます。

■切断時にQUITコマンドを送る

ホストから切断するときにQUITコマンドをホストに送るかどうかを設定します。

初期状態ではコマンドを送らない設定になっています。

（ダイアルアップ接続の場合、QUITコマンドだけのためにダイアルアップを接続しなおす場合があるため、初期状態では送らないようにしています。）


FireWall

■タイプ

次の中からタイプを選びます。

タイプ１：　ユーザ名→パスワード→SITE ホスト名

次の手順でホストに接続します。

　　FireWallに接続→

　　　　FireWallのユーザ名とパスワードでログイン→

　　　　　　"SITE ホスト名"を送信→

　　　　　　　　　ホストのユーザ名とパスワードでログイン

タイプ２：　ユーザ名→パスワード→USER ユーザ名@ホスト名

次の手順でホストに接続します。

　　FireWallに接続→

　　　　FireWallのユーザ名とパスワードでログイン→

　　　　　　ホストのユーザ名@ホスト名と、ホストのパスワードでログイン

タイプ３：　USER ユーザ名@ホスト名

次の手順でホストに接続します。

　　FireWallに接続→

　　　　ホストのユーザ名@ホスト名と、ホストのパスワードでログイン

タイプ４：　OPEN ホスト名

次の手順でホストに接続します。

　　FireWallに接続→

　　　　"OPEN ホスト名"を送信→

　　　　　　　ホストのユーザ名とパスワードでログイン

タイプ５：　SOCKS4

SOCKS(Ver.4)を使用してホストに接続します。

タイプ６：　SOCKS５ (認証なし)

SOCKS(Ver.5)を使用してホストに接続します。

認証は行いません。

タイプ７：　SOCKS５ (ユーザ名、パスワード認証)

SOCKS(Ver.5)を使用してホストに接続します。

認証のためのユーザ名とパスワードを入力してください。

※SOCKSの標準のポート番号は 1080 です。

※SOCKS5のGSS-API認証はサポートしていません。

■FireWallホスト

ＦｉｒｅＷａｌｌのホストのアドレスを設定します。

■ポート

FireWallのポート番号を設定します。

■FireWallユーザ名

FireWallにログインする時のユーザ名を設定します。

上記のタイプのうち、タイプ１、タイプ２、タイプ５を使用するときにのみ必要です。

■FireWallパスワード

FireWallにログインする時のパスワードを設定します。

タイプ１またはタイプ２のFireWallを使用するときにのみ必要です。

■セキュリティ

ワンタイムパスワードの設定をします。初期設定は自動認識です。

ワンタイムパスワードの形式をFFFTPが間違って認識していると思われる時は、使用している形式を設定してください。MD4(S/KEY)、MD5, SHA-1のいずれかを選ぶことができます。

■ホストの検索はSOCKSサーバに任せる

FFFTPはホストを検索せず、SOCKSサーバに検索を任せます。

この項目にチェックマークを付けない時（デフォルト）は、まずFFFTPがホストを検索し、見つからなければSOCKSサーバに検索を任せます。

■ホスト一覧に未登録のホストはFireWallを使って接続

クイック接続、あるいはコマンドラインでホストを指定して接続するとき、FireWallを使うかどうかを設定します。

■ホスト一覧に未登録のホストはPASVモードを使う

クイック接続、あるいはコマンドラインでホストを指定して接続するとき、PASVモードを使うかどうかを設定します。


ツール

■ビューワ１

■ビューワ２

■ビューワ３

ファイル内容を表示するときに使用するツールを設定します。

ファイル名をダブルクリックしたとき、ファイル名に関連づけられたアプリケーションがあれば、そのアプリケーションを起動します。関連づけられたアプリケーションがなければ、ビューワ１で指定されたアプリケーションを起動します。

また、マウスの右ボタンメニューでビューワ１～ビューワ３を選んで起動することができます。


サウンド

■接続時にWaveファイルを鳴らす

接続が完了した時にWaveファイルを鳴らします。

Waveファイルのファイル名も指定してください。

■転送終了時にWaveファイルを鳴らす

ファイルのダウンロード、アップロードが終了した時にWaveファイルを鳴らします。複数のファイルをまとめて転送している時は、最後に１回だけ鳴らします。

Waveファイルのファイル名も指定してください。

■エラーの時Waveファイルを鳴らす

エラーが起きた時、何かの確認が必要な時にWaveファイルを鳴らします。

Waveファイルのファイル名も指定してください。


その他

■ウインドウ位置を保存

ウインドウを、いつも同じ位置に表示します。

ウインドウのサイズは、この設定にかかわらず保存されます。

■ファイル一覧をキャッシュする

リモート側のファイル一覧を保存し、２度目以降はファイル一覧の表示を高速に行います。

ファイル一覧を更新するときは、更新ボタン [image] を押してください。

■キャッシュバッファの数

ファイル一覧を保存するとき、何画面分まで保存するかを設定します。

■キャッシュを保存する

プログラムを終了しても、キャッシュをクリアしないで保存します。

■キャッシュ／作業ファイルを作成するフォルダ

FFFTPが作業ファイルを作るフォルダを指定します。

通常は初期値のまま使用してください。

■設定をレジストリでなくINIファイルに保存する

設定をINIファイルに保存するようにします。マルチユーザ環境でない時に使用してください。INIファイルは、ffftp.exe のあるフォルダに作成します。

ＩＮＩファイルの方がレジストリよりもバックアップが簡単に出来るので便利です。

■デバッグ

デバッグのためのコンソール画面を表示します。

通常は使用しないでください。


その他

Ｑ＆Ａ （問題が起きたときには）

JIS漢字コードについて

漢字のファイル名について

パスワードの取り扱いについて

jre32.dllについて

バージョンアップについて

アンインストールについて

制作


Ｑ＆Ａ （問題が起きたときには）

ホストへの接続

ホストが見つかりませんというエラーが表示されます。

正しいパスワードを入力しているのに、パスワードが間違っているというエラーが表示されます。

先日まで接続できていたのに、急に接続できなくなりました。設定などは変更していません。

ワンタイムパスワードは使えますか？

空のパスワードを送るには？

ファイル一覧の表示

ホスト側のファイル一覧が表示されません。

ホスト側のファイル一覧が途中までしか表示されません。

ドット("．"）で始まるファイルが表示されません。

アップロード、ダウンロード

ファイルのダウンロード、アップロードが全く出来ません。

アップロードできないファイルがあります。

サブディレクトリを含むファイルのダウンロードができません。

ミラーリングアップロードで、いつも全ファイルがアップロードされます。

ミラーリングアップロードで、ホスト側の不要なファイルが削除されません。

アップロード中にファイル一覧がダウンロードできないというエラーが出ます。

コマンドラインでファイルを指定したり、コマンドメニューのファイル名を指定してダウンロードを行なったとき、ダウンロードしたファイルの日付が維持されません。

改行コードを変更するには？

ファイルの転送レートが正確じゃないようです。

ホームページのファイル転送

HTMLファイルをアップロードしたのに、ページが表示されません。

先頭のページは表示されますが、別のページが表示されません。

画像が正しく表示されません。

ファイアウォール関係

PROXY経由で使えますか？

SOCKSは使えますか？

設定の保存、コピーなど

FFFTPの設定をバックアップをとるには？

FFFTPの設定を他のPCにコピーするには？

Windows 2000やWindows NTでマルチユーザに対応するには？

その他

ファイルの属性（パーミション）が表示されません。

ファイルの属性（パーミション）が変更できません。

拡張子のないファイルをワイルドカードで指定するには？

ツールボタンで設定を変更したのに、次に起動した時には元に戻ってしまいます。


JIS漢字コードについて

■JIS → SHIFT-JIS の文字コード変換

以下のエスケープシーケンスを認識します。

<ESC>$B  <ESC>$@ ………………… 漢字へ切替え

<ESC>(I  …………………………… 半角カナへ切替え

<ESC>(B  <ESC>(J  <ESC>(H  …… ASCIIへ切替え

SI/SO は認識しません。

■SHIFT-JIS → JIS の文字コード変換

以下のエスケープシーケンスを使用します。

<ESC>$B ……… 漢字へ切替え

<ESC>(I ……… 半角カナへ切替え

<ESC>(B ……… ASCIIへ切替え


漢字のファイル名について

基本的には、漢字のファイル名を使うことはお勧めできません。

ファイル名にどの漢字コードが使えるか、ホストの管理者に聞いて、正しく設定してください。あるいは下記の方法を目安に設定してください。

ホストで使えない漢字コードを設定してファイルを書き込むと、以下のような問題が起こる事があります。

●間違ったファイル名になってしまうことがあります。

●FTPの操作ではアクセスできなくなってしまうことがあります。

●ファイル一覧が一部しか表示されない、乱れるなどの現象が起こる事があります。

ファイル名の漢字コードは十分に注意して設定してください。

■Unix系のホストの場合

EUCが使えるかもしれません。既に漢字のファイル名のファイルがあるときは、そのファイル名が正しく表示されるように設定してください。

JISは使えないと思います。

UnixにSambaを入れてWindowsからアクセスできるようにしているときは、Samba-HEXかSamba-CAPが使われているかもしれません。

EUC、SHIFT-JIS、JISのいずれも使えないときでも、Samba-CAP（あるいはSamba-HEX）が使えると思います。ただし、この時はFFFTP（とSamba）以外のソフトでは、漢字のファイル名として表示されません。

■Windows系のホストの場合

FTPサーバソフトが日本語に対応しているならば、SHIFT-JISが使えるかもしれません。

EUC、JIS、Samba-HEX、Samba-CAPは設定しないでください。


パスワードの取り扱いについて

Windows 98, Meで、マルチユーザ環境で複数の人が同じＰＣを使う時、パスワードはホストの設定に書き込まない事をお勧めします。Windows NTでもINIファイルを使うように設定している時は同じです。

ホストの設定でパスワードを入力しないままにしておくと、接続時にパスワードの入力を求めてきます。

FFFTPはプログラムのソースコードも公開しているので、プログラムの読める人に、保存されたパスワードを解読される可能性があります。


jre32.dllについて

jre32.dll は、山田和夫氏のお作りになった、正規表現検索を行うためのDLLです。このファイルは ffftp.exe と同じディレクトリに入れておいてください。

このファイルが無い場合は、検索や選択で正規表現、ワイルドカードを使うことはできません。


バージョンアップについて

古いバージョンのFFFTPがインストールされているフォルダに、上書きでインストールしてください。事前にアンインストールする必要はありません。


アンインストールについて

コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」を使ってアンインストールしてください。


制作

ＦＦＦＴＰはフリー・ソフトウエアです。個人使用、業務使用に関わらず自由に使用してかまいません。

FFFTPの動作に必要なファイルが含まれた形であれば、自由に複製し、頒布してかまいません。

本ソフトウエアに対しては、いかなる保証も行ないません。

著作権はＳｏｔａ（曽田)にあります。

e-mail : sota@mwa.biglobe.ne.jp

プログラムの最新版は以下の所にあります。

http://www2.biglobe.ne.jp/~sota/

★jre32.dllは、山田和夫氏が作られた正規表現検索DLLです。

★このヘルプファイルは梅木泰宏氏が作られたHelpCardを使用して作成しました。

★FFFTPのテストのためにLinuxと各種FTPDを使用しました。


anonymous-FTP
特定の使用者だけでなく、一般に広く公開されているFTPのホストです。

このようなホストに接続する時には、パスワードとしてメールアドレスを

入力することになっています。


ホストのファイル一覧
ホスト側のファイル一覧が表示されません

ステップ１

以前に接続した時のファイル一覧が、キャッシュに保存されているためかもしれません。表示メニューの最新の情報に更新（または [image] ボタン）を行なってみてください。

ステップ２

ホストの設定の拡張タブにあるPASVモードを使うにチェックマークを付けます。

ホストに接続しなおし、表示メニューの最新の情報に更新を行なってください。

ステップ３

ホストの設定の高度タブにあるLISTコマンドでファイル一覧を取得にチェックマークを付けます。

ホストに接続しなおし、表示メニューの最新の情報に更新を行なってください。

（解説）

FFFTPはファイル一覧を取得するために、"NLST -alL"コマンドをホストに送っています。このコマンドに対応していないホストに接続する時は、"LIST"コマンドを使います。

ステップ４

ホストから送られてきたファイル一覧情報を解析できないために、ファイル一覧が表示されないものと思います。

ステップ２、ステップ３の変更をもとに戻し、表示メニューのファイル一覧をビューアで表示を行ないます。

ここでビューワの画面にファイル一覧が表示されなかったら、再度ステップ２を行い、表示メニューのファイル一覧をビューアで表示を行ないます。

それでもビューワの画面にファイル一覧が表示されなかったら、再度ステップ３を行い、表示メニューのファイル一覧をビューアで表示を行ないます。

ビューワに表示されたファイル一覧の内容をお知らせいただければ、対応できるかも知れません。

FireWallを使っている場合

FireWallを使っている時の対処法をご覧ください。

漢字のファイル名を使っている場合

ファイル名の漢字コードの設定を間違えている、あるいは漢字のファイル名が使えないホストで、漢字のファイル名を使用している場合にファイル名が表示できない事があります。

またこの場合、ファイル一覧が途中までしか表示されないという症状が起こる場合があります。

その他の原因

ホストによってはファイル一覧を表示することを禁止しています。このようなホストではファイル一覧は表示できません。

←戻る


ドットで始まるファイル
ドット("．"）で始まるファイルが表示されません。

表示メニューの．で始まるファイルを表示を選んでください。

(解説)

unixでは"．"で始まるファイルは通常は表示されないファイルです。unixはサーバとしてよく使われているので、それにあわせて"．"で始まるファイルは表示しないようにしています。

←戻る


ダウンロード、アップロード
ファイルのダウンロード、アップロードが出来ません。

ステップ１

アップロード先のフォルダが間違っていないか、確認してください。

ステップ２

ホストの設定の拡張タブにあるPASVモードを使うにチェックマークを付けてみてください。

ステップ３

ステップ２を元に戻し、ホストの設定の高度タブにあるフルパスでファイルをアクセスしないにチェックマークを付けてみてください。

（解説）

フルパスは /home/sota/public_html/index.html のように、フォルダ名＋ファイル名の形式です。この形式ではファイル名と、そのファイルのある場所を一度に指定できますが、ホストによってはこの形式でアクセスできない場合があります。

フルパスでファイルをアクセスしないにチェックマークを付けた場合は、まずファイルのある場所を指定して、さらにファイル名を指定するという２段階でアクセスします。（速度が少し遅くなります）

漢字のファイル名を使っている場合

ホスト側で漢字のファイル名が使えない場合に漢字のファイル名を使うと、ダウンロード、アップロードができない場合があります。

漢字のファイル名は使わないでください。

その他の原因

ファイルをダウンロードしたり、アップロードしたりする権利が与えられていないかもしれません。イントラネットなどでは、特定の人だけがアクセスできるように制限されている場合があります。また、Anonymous FTP接続では、アップロードは出来ないようになっている場合がほとんどです。

←戻る


属性の表示
ファイルの属性（パーミション）が表示されません。

ホストによっては属性（パーミション）が表示されない場合があります。ホストの種類や設定によります。

←戻る


属性の変更
ファイルの属性（パーミション）が変更できません。

ステップ１

属性（パーミション）変更を行なうコマンドが通常と違う場合があります。ホストの設定の高度タブにある属性変更コマンドで、使用するコマンドを変更することが出来ます。どのようなコマンドを使用するかは、ホストを管理している方にたずねてください。

（解説）

telnet等で使うunixのシェルではchmodコマンドを使いますが、ftpでのコマンドはこれとは別な物です。telnetでパーミションが変更できても、ftpでできるとは限りません。

その他の原因

ホストによっては属性（パーミション）が変更できない設定になっている場合があります。

←戻る


サブフォルダのダウンロード
サブフォルダを含むファイルのダウンロードができません。

ステップ１

ホストの設定の高度タブにあるNLST -Rを使って高速に再帰検索のチェックマークを外してください。

（解説）

サブフォルダ以下の全てのファイルの一覧を取得するために、"NLST -alLR"コマンドをホストに送っています。このコマンドに対応していないホストのための設定です。

NLST -Rを使って高速に再帰検索のチェックマークを外すと、それぞれのサブフォルダに移動してファイル一覧を取得します。この場合、ファイル一覧を取得するのに時間がかかります。

←戻る


ファイルの日付
コマンドラインでファイルを指定したり、コマンドメニューのファイル名を指定してダウンロードを行なったとき、ダウンロードしたファイルの日付が維持されません。

コマンドラインでファイルを指定してダウンロードするときは、"MDTM"コマンドをホストに送って日付を取得します。このコマンドに対応していないホストからダウンロードしたときは、ダウンロードしたファイルの日付は維持されません。

←戻る


転送レート
ファイルの転送レートが正確じゃないようです。

転送レートは荒目の時間で測定しているため、精度はあまり高くありません。

←戻る


ツールボタン
ツールボタンで設定を変更したのに、次に起動した時には元に戻ってしまいます。

ツールボタンで設定を変更しても、その設定は保存しません。次に起動した時には初期値に戻ります。ツールボタンは、一時的な設定の変更を行うのに使用してください。

設定の初期値を変更したい時は、オプション設定、ホストの登録、表示設定などで設定してください。

←戻る


PROXY
PROXY経由で使えますか？

PROXYにはいくつかの種類があり、場合によってはFFFTPは使用できないことがあります。

どちらも、PROXYサーバとFTPサーバの間はFTP形式で通信を行なっていますが、PROXYサーバとクライアントソフトの間のプロトコルが違っています。(1)の場合はFTP形式で、(2)の場合はHTTP形式で通信を行ないます。

Internet Explorer や Netscape Navigator などのWebブラウザは、FTP形式、HTTP形式の両方で通信を行なうことが出来るので、(2)のPROXYサーバも使えます。（ftp:// で始まるアドレスを入力しても、PROXYサーバとの間はHTTPで通信することになります。）

FFFTP（および、ほとんどのFTPソフト）はFTP形式だけで通信を行ないます。従って、お使いのPROXYサーバが(1)の方式をサポートしていない場合、FFFTPは使えません。

PROXYサーバが(1)の方法をサポートしているかどうか、その使い方等は、サーバを管理している方に尋ねてください。

PROXYの設定は、オプションメニューの環境設定のFireWallタブで行ないます。

←戻る


SOCKS
SOCKSは使えますか？

SOCKS Ver.4 、Ver.5 に対応しています。

環境設定のFireWallで、SOCKS4、またはSOCKS5を選んでください。

←戻る


空のパスワード
空のパスワードを送るには？

パスワードの欄に半角のスペースを１文字だけ入力しておいてください。

こうすると「パスワードなし」をホストへ送ります。パスワードの要求に対して、リターンキーだけを入力するのと同じです。

←戻る


ミラーリング
ミラーリングアップロードで、更新していないファイルがアップロードされます。

ミラーリングアップロードで、ホスト側の不要なファイルが削除されません。

ステップ１

アップロードしたファイルの日付、時刻が、アップロードを行った日付、時刻になっているかどうか確認してください。

日付、時刻がずれているときは、ホストの設定の拡張タブにあるホストのタイムゾーンの項目で日付、時刻が正しく表示されるように調節してください。

（解説）

ホストによっては時計を日本時間に合わせていないものがあります。（例えばグリニッジ標準時間）　そのようなホストの場合はホストのタイムゾーンで時差を調節する必要があります。

ステップ２

ホストの設定の高度タブにあるNLST -Rを使って高速に再帰検索のチェックマークを外してください。

（解説）

既にホスト側にアップロードされているファイルの一覧を取得するために、"NLST -alLR"コマンドをホストに送っています。このコマンドに対応していないホストでは、どのファイルがホストにあるのかわからないため、いつも全ファイルをコピーしたり、不要になったファイルを削除したりすることができません。

NLST -Rを使って高速に再帰検索のチェックマークを外すと、別の方法でファイル一覧を取得します。（速度が少し遅くなります）

←戻る


ワンタイムパスワード
ワンタイムパスワードは使えますか？

MD4、MD5、SHA1に対応しています。通常は自動認識で正しく動作すると思いますが、間違って認識する場合は、ホストの設定の拡張タブのセキュリティを設定してください。

ホストの設定のパスワード/パスフレーズに、パスフレーズを入力してください。

←戻る


拡張子のないファイル
拡張子のないファイルをワイルドカードで指定するには？

＊．と入力してください。

←戻る


改行コード
改行コードを変更するには？

アスキーモードでファイルを転送することにより、ホストに最適な改行コードに変更されます。

任意の改行コードに変更することはできません。

←戻る


ファイル一覧
ファイル一覧が途中までしか表示されません。

漢字のファイル名が使えないホストで漢字のファイル名を使った場合、ファイル一覧が途中までしか表示されない場合があります。

漢字のファイル名を使わないようにしてください。

←戻る


アップロード中のファイル一覧
アップロード中にファイル一覧がダウンロードできないというエラーが出ます。

ホストの設定の高度タブにあるフルパスでファイルをアクセスしないにチェックマークを付けてください。

（解説）

フォルダを含むアップロードを行う場合、アップロード先のフォルダに同じ名前のファイルが無いかチェックします。このとき、パスを指定してファイル一覧を取得しますが、ホストによっては対応していない場合があります。

フルパスでファイルをアクセスしないを指定した時は、別の方法でファイル一覧を取得します。このとき、若干速度が遅くなる場合があります。

←戻る


設定のバックアップ
FFFTPの設定をバックアップをとるには？

次の手順で行ないます。

(1)環境設定のその他にある設定をレジストリでなくINIファイルに保存するにチェックマークを付け、FFFTPを終了します。

(2)ffftp.exeと同じフォルダの、ffftp.iniというファイルをバックアップしてください。

←戻る


設定のコピー
FFFTPの設定を他のPCにコピーするには？

次の手順で行ないます。

(1)環境設定のその他にある設定をレジストリでなくINIファイルに保存するにチェックマークを付けてください。

(2)既にコピー先のPCにFFFTPがインストールしてある時は、コピー先のPCでも(1)の手順を行なってください。

(3)ffftp.exeと同じフォルダのffftp.iniというファイルを、コピー先のPCのffftp.exeと同じフォルダにコピーします。

←戻る


アップロードできないファイルが有る
アップロードできないファイルがあります。

アップロードできるファイルとできないファイルがある場合、次のようなことが考えられます。

漢字のファイル名を使っている場合

ホスト側で漢字のファイル名が使えない場合に漢字のファイル名を使うと、ダウンロード、アップロードができない場合があります。

漢字のファイル名は使わないでください。

プロバイダの容量制限による場合

プロバイダで容量制限を行なっている場合、大きなファイルはアップロードできない場合があります。ファイルのサイズをチェックしてください。

←戻る


Samba-HEX
漢字の文字コードを16進数で表現する方法です。

"脇" は ":98:65" のようになります。"a脇b" は "a:98:65b" となります。


Samba-CAP
文字コードの0x80以上の部分を16進数で表現する方法です。

"脇" は ":98e" のようになります。"a脇b" は "a:98eb" となります。


Samba
Windowsの共有ディレクトリ／プリンタと同等の機能をUnixサーバに持たせるソフトです。


ソート

■ソートウインドウによる設定

ローカル側、リモート側それぞれのファイル一覧のソート方法を設定します。

●ファイルは、ファイル名順、拡張子順（種類順）、サイズ順、日付順のいずれかでソートできます。また、順序を逆順にすることができます。

●フォルダは、フォルダ名順、日付順のいずれかでソートできます。順序を逆順にすることができます。

●一覧画面には、フォルダ、ファイル、ドライブ（ドライブはローカル側のみ）の順序になります。

■ホストごとにソートの方法を記憶する

ソートの方法をホストごとに記憶します。

ホストに接続中に、ソートウインドウまたはファイル一覧タブをクリックしてソート方法を変更してください。次回接続時に、その状態に戻ります。

■ファイル一覧画面のタブによる設定

ファイル一覧画面のタブをクリックすることによってもソート順序を変更できます。

ホストごとにソートの方法を記憶するが設定されていない場合、この方法で選んだソート方法は、保存されません。設定を保存したいときは、ソートウインドウで設定してください。


ワンタイムパスワードの計算

チャレンジとパスフレーズを元に、ワンタイムパスワードを求めることができます。ワンタイムパスワードのシーケンスを設定する場合などにご利用ください。

※FFFTPでホストに接続する際はFFFTPが自動的にワンタイムパスワードを計算するので、このツールで計算する必要はありません。

■チャレンジ

シーケンス番号とシードをスペースで区切って入力してください。

例） 123 xy3456

■パスフレーズ

パスフレーズを入力してください。

■レスポンス

チャレンジとパスフレーズをもとに計算したワンタイムパスワードです。

■アルゴリズム

使用するアルゴリズムを選んでください。


ホストが見つからないエラー
ホストが見つからないというエラーが表示されます。

ホスト名が間違っていないか、確認してください。

ホストの設定ウインドウでホスト名を入力するときは、ftp:// などは付けないでください。

例） ftp://ftp.biglobe.ne.jp/pub/　→　ホスト名には、青い文字の部分を入力してください。

←戻る


パスワードが違うというエラー
正しいパスワードを入力しているのに、パスワードが間違っているというエラーが表示されます。

パスワードのエラーは、パスワードが間違っている場合のほか、ユーザ名、ホスト名が間違っている場合にも表示される場合があります。

上記３つをご確認ください。

←戻る


ホームページが表示されない
HTMLファイルをアップロードしたのに、ページが表示されません。

最初に表示するページのファイル名は index.html にしなければなりません。

index..html ファイルをアップロードしてください。

←戻る


先頭ページ以外表示されない
先頭のページは表示されますが、別のページが表示されません。

ステップ１

リンク先のページのHTMLファイルをアップロードしたか、確認してください。

ステップ２

HTMLファイルのリンク先のファイルの指定が間違っている可能性があります。

つぎの点を確認してください。

(1)ファイル名の大文字、小文字が違っている。

Windowsではファイル名の大文字、小文字の違いは無視され、a.jpgとA.JPGは同じファイルとして扱われますが、プロバイダ側では異なるファイルとして扱われます。このため、HTMLファイルのファイル名の記述と、実際のファイル名の大文字、小文字が違っていると、プロバイダにアップロードした時、ページが表示されなくなります。

(2)ファイル名に漢字やひらがなを使っている。

多くのプロバイダでは、漢字やひらがななどをファイル名に使うと、正しく表示されない場合があります。ファイル名は、半角の英数字だけを使うようにしてください。

←戻る


画像が表示されない
ホームページのファイルをアップロードしたのですが、画像が正しく表示されません。

ステップ１

画像ファイルをアップロードしたか、確認してください。

ステップ２

画像が壊れて表示される場合、画像ファイルをアスキー転送モードで転送したことが考えられます。

画像ファイルはバイナリ転送モードで転送してください。

参考：転送モード

ステップ３

HTMLファイルに記述した画像ファイルの指定が間違っている可能性があります。

つぎの点を確認してください。

(1)ファイル名の大文字、小文字が違っている。

Windowsではファイル名の大文字、小文字の違いは無視され、a.jpgとA.JPGは同じファイルとして扱われますが、プロバイダ側では異なるファイルとして扱われます。このため、HTMLファイルのファイル名の記述と、実際のファイル名の大文字、小文字が違っていると、プロバイダにアップロードした時、画像が表示されなくなります。

(2)ファイル名に漢字やひらがなを使っている。

多くのプロバイダでは、漢字やひらがななどをファイル名に使うと、正しく表示されない場合があります。ファイル名は、半角の英数字だけを使うようにしてください。

←戻る


マルチユーザ
Windows 2000やWindows NTでマルチユーザに対応するには？

次の手順で行ないます。

(1)環境設定のその他にある設定をレジストリでなくINIファイルに保存するのチェックマークを外し、FFFTPを終了します。

これにより、設定をレジストリに保存するようになります。

(2)ffftp.exeと同じフォルダの、ffftp.iniというファイルを削除してください。

（iniファイルがあるときは、それが優先されます。）

←戻る


急に接続できなくなった
先日まで接続できていたのに、急に接続できなくなりました。設定などは変更していません。

ホスト（プロバイダ）の障害である場合が多いようです。

そうであれば、ほとんどの場合数日のうちに復旧すると思います。長引くようならホストの管理者（プロバイダ）に連絡してみてください。

ホスト名が変更されたことも考えられます。

また、ごくまれにホストに登録されているアカウントが削除されるような事態もあるようです。こちらもホストの管理者にお問い合わせください。

←戻る